Komut dosyalarının belli bir süre çalıştıktan sonra Windows Komut Dosyası Sistemi programı tarafından kapatılması için seçin.

Bu seçeneği , komut dosyasının uzun süre çalışmasını önlemek için kullanabilirsiniz.


Bu komut dosyasının çalışmasına kaç saniye izin verileceğini belirler.

Eğer Belirtilen süre sonunda dosya komutunu durdur onay kutusu seçilmemiş ise, bu ileti kutusu kullanılamaz ve silik görünür.


Komut dosyasını her çalıştırdığınızda Windows Komut Dosyası Sistemi Programının sürüm bilgisini görüntülemesi için seçin.


Windows Komut Dosyası Sistemi ayarlarını varsayılan ayarlara getirmek için seçin.


Komut dosyalarının belli bir süre çalıştıktan sonra Windows Komut Dosyası Sistemi programı tarafından kapatılması için seçin

Bu seçeneği, komut dosyasının uzun süre çalışmasını önlemek için kullanabilirsiniz.


Bu komut dosyasının çalışmasına kaç saniye izin verileceğini belirler.

Eğer Belirtilen süre sonunda dosya komutunu durdur onay kutusu seçilmemiş ise, bu ileti kutusu kullanılamaz ve silik görünür.


Komut dosyasını her çalıştırdığınızda Windows Komut Dosyası Sistemini sürüm bilgisini içermesi için seçin.


Windows Komut Dosyası Sistemi ayarlarını varsayılan ayarlara getirmek için seçin.


Bu Yardım dosyasındaki bilgiyi görüntülemek için

1	Windows Komut Dosyası Sistemi programını çalıştırmak için [image] simgesini tıklatın.

2	Bir öğe hakkında yardım almak için, ileti kutusunun üzerindeki [image] simgesini tıklatın sonra da öğeyi tıklatın.

Not

Başlat menüsünden Çalıştır'ı tıklatıp WScript.exe yazarak ve ENTER tuşuna basarak, veya bir komut dosyası kısayolunu sağ tıklatıp Özellikler'i seçerek Windows Komut Dosyası Sistemi programını çalıştırabilirsiniz.